WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Cavendish, William George Spencer Herzog von Devonshire; Devonshire, William of; Hart
identifier: 116088583
birth: 1790-05-21, Passy, Paris
death: 1858-01-18, Hardwick Hall, Derbyshire
sex: m
occupation: 6. Herzog von Devonshire
seine Mutter Georgiana Cavendish, Herzogin von Devonshire (1757–1806) war eine britische Adlige, die zu den einflussreichsten Frauen ihrer Zeit zählte; sie heiratete am 6. Juni 1774 William Cavendish, 5. Herzog von Devonshire, aus ihrer Ehe gingen drei Kinder hervor.