WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Ernst August I., König von Hannover; Ernst August II., Herzog von Braunschweig-Lüneburg; Ernst August, Herzog von Cumberland
identifier: 118530925
birth: 1771-06-05, London
death: 1851-11-18, Hannover
sex: m
occupation: König
residence: Hannover
5. Sohn von Georg III. von Großbritannien und Irland (1738–1820) und dessen Frau Charlotte; Herzog von Cumberland ab 1799; König von Hannover ab 1837