WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Cooper, John
birth: 1793, Bath
death: 1870-07-13, Tunbridge Wells
sex: m
occupation: Schauspieler
occupation: Sänger (Bass)
occupation: Inspizient
residence: Bath
residence: London
residence: Norwich
- Sohn eines Kaufmanns
- Bühnen-Debüt in Bath am 14. März 1811 im Alter von 18 Jahren
- Debüt in London (Theater am Haymarket) am 15. Mai 1811 (als Count Montalban in John Tobin's The Honeymoon)
- 1812 spielte er im Norden von England und in Schottland
- Debüt am Drury Lane im November 1820 (Rollen: Romeo, Antony in Julius Caesar, Tullus Aufidius in Coriolanus, Joseph in The School for Scandal, Richmond in Richard III. und Jago in Othello)
- 1823 Wechsel vom Drury Lane Theatre ans Coventgarden Theatre
- um 1825 heiratete er die verwitwete Schauspielerin Mrs. Dalton, geb. Walton
- 1826 spielte er in der Uraufführung von Webers Oberon den Almansor
- nach dem Tod seiner Frau 1843 zog er nach Norwich, wo er Inspizient wurde