WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1035046555 Conti, Giacomo[^1]
[^1: - 1779 Operndirigent in Varese, 1786 Geiger in Zürich
- ging 1787 nach Russland, angeblich erster Violinist in der kaiserlichen Kapelle
- anschließend in der Kapelle des Fürsten Grigori A. Potemkin
- ab 1791 Orchesterdirigent italienischer Opern in Wien
- ab 1797 Violinist der Hofkapelle in Wien]