WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Weber, Johann Nepomuk Fidel Felizian [- Sohn von Fridolin Weber und seiner Frau Maria Eva, geb. Schlar, starb 18-jährig ohne Nachfahren]