WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bishop, Henry; Bishop, Henry Rowley
identifier: 116195398
birth: 1786-11-18, London
death: 1855-04-30, London
sex: m
occupation: Musikdirektor
occupation: Komponist
residence: London
residence: Edinburgh
residence: Oxford
- musikalische Ausbildung u. a. durch Francesco Bianchi
- schuf ab 1804 diverse Bühnenwerke für verschiedene Londoner Theater
- ab 1810/11 Musikdirektor am Covent Garden Theatre (bis 1824/25)
- 1813 Mitbegründer und einer der Direktoren der Philharmonic Society
- Professor für Harmonielehre und Komposition an der Royal Academy of Music
- ab 1824/25 Musikdirektor am Drury Lane Theatre
- 1830 Musikdirektor in Vauxhall Gardens
- 1841 bis 1843 Professor für Musik in Edinburgh, 1848 bis 1853 in Oxford
- seit 1. Juni 1842 Sir (erster so ausgezeichneter Komponist)
- verheiratet zuerst mit der Sängerin Lyon, dann mit Anna Rivière (1810–1884)