WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Becker, Cäcilie; Geißler, Cäcilie
birth: 1798-11-11, Gotha
death: 1864-10-08, Gotha
sex: f
residence: Gotha
- Tochter von Johann Georg Geißler und dessen Frau Henriette Wilhelmine, geb. Holderrieder (1772–1822)
- seit 22. September 1823 verheiratet mit Carl Becker; das Paar hatte vier gemeinsame Kinder