WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Hoffmann, Heinrich Anton; Hoffmann, Johann Heinrich Anton
identifier: 118639676
birth: 1770-06-24, Mainz
death: 1842-01-19, Frankfurt/Main
sex: m
occupation: Violinist
occupation: Komponist
residence: Mainz
residence: Aschaffenburg
residence: Frankfurt/Main
- Sohn des Hofrats Heinrich Karl Anton Hoffmann (gest. 1789)
- Jura-Studium in Mainz; daneben musikalische Ausbildung, zuletzt beim Hofkonzertmeister Georg Anton Kreußer
- Mitglied der Mainzer Hofkapelle ab 1790 (Volontär), 1791 Hofmusiker; ging mit dem Kurfürsten 1792 nach Aschaffenburg
- ab 1799 Geiger im Frankfurter Theaterorchester, 1801 Korrepetitor, 1803 erster Geiger, 1811 Konzertmeister
- 1812 Heirat mit Friederike Stock
- 1817 Vizemusikdirektor (unter Louis Spohr), 1819 Musikdirektor des Theaters Frankfurt, ab 1821 wieder Vizemusikdirektor (unter Carl Guhr) und erster Geiger bis zur Pensionierung 1835