WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Gerlach, Heinrich Christian
birth: 1777-03-24, Gotha
death: 1838-05-13, Kopenhagen
sex: m
occupation: Organist
residence: Kopenhagen
- möglicherweise identisch (oder verwandt) mit dem 1796 in Meiningen nachgewiesenen Musiker
- Leiter des Kgl. dänischen Livgardes Musikkorps
- Organist der Trinitatiskirche in Kopenhagen