WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Appold, Georg Valentin
identifier: 1181139511
birth: 1793-09-05, Mannheim
death: 1825-06-09, Darmstadt
sex: m
occupation: Flötist
occupation: Geiger
occupation: Dirigent
occupation: Komponist
residence: Wiesbaden
residence: Darmstadt
- Sohn von Jakob Heinrich Appold
- 1811/12 erster Flötist bei der herzoglich Nassauischen Hofmusik in Wiesbaden
- ab 1. Juni 1812 Mitglied der Hofkapelle in Darmstadt (ab 30. Dezember 1818 Kammermusikus), dort ab 1822 Hofkapell-Musikmeister (Direktionsgehilfe von Kpm. Wagner), ab 22. März 1823 Nachfolger Wagners (zunächst mit dem Titel Vize-Hofkapellmeister, ab 4. Oktober wirklicher Hofkapellmeister)
- heiratete am 5. August 1823 die Sängerin Friederike (Sybille) Chelius