WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Karl IV., König von Spanien[^1]
[^1: - zweiter Sohn von Karl III. von Spanien und dessen Frau Maria Amalia von Sachsen
- seit 4. September 1765 verheiratet mit Maria Luise von Bourbon-Parma (1751–1819)
- 1788 bis 1808 (Abdankung) König von Spanien]