WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

119333449 Érard, Sébastien Ehrhardt, Sebastien Erard, Sebastien[^1]
[^1: - baute Harfen und ab 1777 Klaviere, wesentliche Weiterentwicklungen (u. a. 1823 Erfindung der Repetitionsmechanik: double échappement)
- verlegte die Firma während der französischen Revolution bis 1796 vorübergehend nach London (dort später vom Neffen Pierre Érard weitergeführt)]