WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Érard, Sébastien; Ehrhardt, Sebastien; Erard, Sebastien
identifier: 119333449
birth: 1752-06-05, Straßburg
death: 1831-08-05, La Muette bei Passy
sex: m
occupation: Instrumentenbauer
residence: Paris
residence: London
- baute Harfen und ab 1777 Klaviere, wesentliche Weiterentwicklungen (u. a. 1823 Erfindung der Repetitionsmechanik: double échappement)
- verlegte die Firma während der französischen Revolution bis 1796 vorübergehend nach London (dort später vom Neffen Pierre Érard weitergeführt)