Addenda und Corrigenda
author: Andreas Friesenhagen
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Notenteil

Andante e Rondo Ungarese für Viola und Orchester (WeV N.7a)

Seite	Takt	Stimme	Bemerkung
127	75	Fl 2	Die 1. Achtelnote muss korrekt h1 lauten (statt c2).