WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Altes Schloss
Residenzschloss
Kategorie: Gebäude
Ort: Stuttgart
- ehemalige Wasserburg, von 1553 bis 1678 zum repräsentativen Residenzschloss im Renaissancestil umgebaut (Architekt: Aberlin Tretsch, Baumeister: Blasius Berwart), nordwestliche Teile der Burg abgetragen (ca. 60 % der Gebäudesubstanz), in den dort neu entstandenen Flügeln u. a. die 1562 geweihte Schlosskirche errichtet
- Gräben im 18. Jahrhundert verfüllt
- Residenz zu Beginn des 18. Jahrhundert zunächst nach Ludwigsburg verlagert, dann ins Neue Schloss; seitdem Nebengebäude der Hofhaltung mit Hofapotheke und Beamtenwohnungen
- seit 1899 teilweise museale Nutzung
- Wiederaufbau nach dem Brand von 1931 und nach Kriegszerstörungen 1944