WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Hoftheater (altes)
Kategorie: Theater
Ort: Weimar
- 1779 unter dem Baumeister Anton Georg Hauptmann als Redouten- und Komödienhaus am heutigen Theaterstandort (Theaterplatz, damals noch außerhalb der Stadt) errichtet, seit 1791 Hoftheater; sehr kleiner, gedrungener Zuschauerraum im ersten Geschoss des Hauses, zunächst mit nur einer Galerie inkl. Galerieloge
- ab Juli 1798 weitgehende Umgestaltung des Innenraums durch Friedrich Nikolaus Thouret, vergrößert durch die Ausdehnung auf das Erdgeschoss, nun mit Rang und Galerie sowie herzoglicher Loge, wodurch sich die Zahl der Sitzplätze deutlich vergrößerte, Wiedereröffnung im Oktober 1798
- in der Nacht vom 21. zum 22. März 1825 durch Brand zerstört und bis September des Jahres durch einen Neubau ersetzt