WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Großherzogliches Theater
Kategorie: Theater
Ort: Darmstadt
- 1808 unter Direktor Xaver Krebs im Gebäude der Alten Post am Weißem Turm auf Aktienbasis ein (privat geführtes) Theater mit drei Logenreihen und einer Galerie eingerichtet, Eröffnung am 15. Mai 1808
- ab Dezember 1809 kurzzeitig auch Aufführungen im Großherzoglichen Opernhaus (beide Häuser wechselnd bespielt)
- ab Mai 1810 Übernahme durch den Hof, nachfolgend: Großherzogliches Theater der Residenz, ab Juni Großherzogliches Hoftheater
- Ende September 1810 geschlossen