WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Stadtkirche St. Sebastian
Kategorie: katholische Pfarrkirche
Ort: Mannheim
- am Marktplatz (F 1) Anfang des 18. Jahrhunderts Bau der barocken Doppelanlage aus Rathaus und katholischer Stadtkirche
- Kirchenbau zwischen 1706 und 1709 nach Plänen von Johann Jakob Rischer; Weihe 12. Dezember 1709, bischöfliche Konsekration im Mai 1710
- zwischen 1720 und 1731 als Hofkirche genutzt
- die Innenausstattung prägte vor allem Alessandro Galli da Bibiena (u. a. Entwurf zum Hochaltar 1739, Kanzel 1742)
- 1804 Verlegung der Pfarrei in die Jesuitenkirche
- 3. Juni 1810 anlässlich der Hundertjahrfeier der alten Stadtkirche Aufführung von J. Gänsbachers Messe Nr. 3 B-Dur
- seit Dezember 1824 wieder eigene (Untere) Pfarrei (zur Unterscheidung von der Oberen Pfarrei in der Jesuitenkirche)
- nach Kriegszerstörung (April 1943) umfassende Renovierung zwischen 1952 und 1954