WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schlossgarten; Königlicher Garten
Kategorie: Parkanlage
Ort: Prag
Weber nennt im Tagebuch zweimal in Verbindung mit einem Besuch der Prager Burg einen Garten bzw. Hofgarten; damit dürften wohl nicht die Gartenanlagen südlich der Burg am Hang zur Kleinseite, sondern eher der nördliche Königliche Garten gemeint sein:
- 1534 als Renaissancegarten angelegt, Sehenswürdigkeiten sind u. a. das Lusthaus der Königin Anna (auch Belvedere; Renaissanceschloss von 1538/65) und die Singende Fontäne (bronzener Renaissancebrunnen von 1568), im 19. Jahrhundert zum englischen Garten umgestaltet