WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Altes Hof- und Nationaltheater; Residenztheater
Kategorie: Theater
Ort: München
- 1751 bis 1753 von François de Cuvilliés errichtetes Theatergebäude direkt neben der Residenz, zunächst Spielort der italienischen Hofoper, danach National-Schaubühne, ab 1795 Hof- und Nationaltheater
- auch nach Eröffnung des neuen Hof- und Nationaltheaters (1818) noch gelegentlich für Aufführungen genutzt, zeitweise Dekorationsmagazin
- nach Kriegszerstörung 1949 bis 1951 an derselben Stelle Neubau des noch existierenden Neuen Residenztheaters (die im Krieg ausgelagerten Rokoko-Bauteile wurden 1956 bis 1958 an anderer Stelle, im sogenannten Apothekenstock des Festsaalbaus der Residenz, als Altes Residenztheater bzw. Cuvilliés-Theater wiederaufgebaut)