WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Théâtre royal de l’Odéon
Théâtre National de l’Odéon
Kategorie: Theater
Ort: Paris
- Vorläufer: Théâtre Français (1782 eröffnet, 1799 abgebrannt), Théâtre de Sa Majesté l’Impératrice et Reine (1808 eröffnet, 1818 abgebrannt)
- 1818/19 von Pierre-Thomas Baraguay (1748–1820) rekonstruiert, eröffnet im September 1819 als Second Théâtre-Français, dann Théâtre royal de l’Odéon
- bis in die Gegenwart unter wechselnden Namen als Theater geführt
- Direktoren waren u. a. Claude Bernard (1823/24 bis Januar 1826), Frédéric du Petit-Méré (Februar 1826 bis Juli 1827), Thomas Sauvage (1827/28)