WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Badischer Hof
Kategorie: Hotel
Kategorie: Gasthof
Ort: Baden
- nach Aufhebung des Kapuzinerklosters (außerhalb der Altstadt von Baden an der Oos) infolge der Säkularisation Erwerbung der Gebäude durch J. F. Cotta und J. L. Klüber im September 1807
- 1807 bis 1809 Umbau zu einem luxuriösen Hotel durch den Architekten F. Weinbrenner; vgl. u. a. die Bewertung durch C. M. von Weber
- Pächter u. a.: Daniel Busch (1808 bis Frühjahr 1810), Johann Georg Gutmann (Frühjahr 1810 bis Ostern 1816), François Chevilly (Ostern 1816 bis Ostern 1822), Joseph Schmid (Ostern 1822 bis 1831)
- mehrfache Umbauten bzw. Wiederaufbauten nach Bränden (1949, 2021)
identifier: Q1630825