WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Zum goldenen Löwen
Kategorie: Hotel
Kategorie: Gasthof
Ort: Oschatz
- Gasthof am Altmarkt, über die Jahrhunderte unter verschiedenen Namen geführt: Zum schwarzen Adler, Zum goldenen Löwen, Volkshaus Oschatz, Thomas-Müntzer-Haus
- überstand die Stadtbrände von 1616 und 1842 ohne größere Schäden, wurde jedoch 1734 und 1960 durch Hausbrände stark in Mitleidenschaft gezogen, 2003/04 abgerissen
- heute an dieser Stelle die Stadthalle mit Einkaufspassage (eröffnet 2006)