WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Niederwald
Kategorie: Landschaftspark
Ort: Rüdesheim
location: 49.98472 7.89607
- dem Rheingaugebirge vorgelagerter Abschnitt des Hohen Taunus (Länge: 3 km, Breite: 1 km) bei Rüdesheim
- unter Graf Johann Friedrich Carl Maximilian Amor Maria von Ostein (1735–1809, Besitzer seit 1763) Bau eines Jagdschlosses und Umgestaltung zum englischen Landschaftspark
- wegen der Aussichtspunkte beliebtes Ausflugsziel
- 1883 Einweihung des Niederwalddenkmals
identifier: 2862771