WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Rothes Ross
Kategorie: Hotel
Ort: Nürnberg
- traditionsreiches Hotel am Weinmarkt (Häuser Nr. 12a, 14 und 16), erster Bewirtungsnachweis 1541, 1685 erweitert, 1887 geschlossen, 1899 weitgehend abgerissen (Häuser 14 und 16)
- der Saal des Hotels diente auch als Konzertstätte; die Gesellschaft Harmonie hielt im Hotel von 1804 bis 1814 sowie 1826 bis 1832 ihre Leseabende ab