WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Stiftskirche
Kategorie: evangelische Kirche
Ort: Stuttgart
- im Kern dreischiffige romanische Basilika (um 1240), mehrfach erweitert und umgebaut: neuer Chor (1322 bis 1347), Erhöhung des Südturms (Glockengeschoss) und spätgotisches Langhaus (15. Jahrhundert), Westturm (ab 1495), 1634 Einbau von Emporen
- ab 1321 (mit Ausnahme des Zeitraums 1537 bis 1606) württembergische Grablege
- seit der Reformation (erste evangelische Predigt am 16. Mai 1534) ranghöchste protestantische Kirche der Stadt
- nach starken Kriegszerstörungen bis 1958 vereinfachter Wiederaufbau