WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Königliches Vorstadt-Theater
Kategorie: Theatergebäude
Ort: München
- nach Brand des hölzernen Theaterbaus des Direktors J. Weinmüller an der Isar am 1. März 1811 (vgl. Journal des Luxus und der Moden, Juni 1811, S. 363f.) wurde diesem das kleine Theater im Herzogsgarten (später Garten des Kadetten-Korps) vor dem Karlstor übergeben
- Spielbetrieb ab April 1811 (Weinmüller erhielt den Titel Königlicher Regisseur) unter Verwaltung des Hofes
- Vorgänger des Isartor-Theaters