WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Burgtheater
Kategorie: Theater
Ort: Wien
- ab 1741 Umbau des Ballhauses neben der Hofburg zum Theater, Eröffnung 1748, Umbauten 1756
- ab 1776 Teutsches Nationaltheater
- ab 1794 k. k. Hoftheater nächst der Burg
- Spielbetrieb bis Oktober 1888 (Übersiedlung des Ensembles in das neue Burgtheater am Ring), Abriss wegen Neubau des Michaelertrakts der Hofburg