WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Stadttheater
Kategorie: Theatergebäude
Ort: Augsburg
- 1776 als Stadttheater am Lauterlech in der Jakobervorstadt errichtet (als Nachfolgebühne des 1665 errichteten Holzbaus an derselben Stelle), eröffnet am 16. Oktober 1776
- Innenraum mit zwei Rängen und Galerie
- 1846 Erweiterung nach Abriss der benachbarten Schießel’schen Häuser
- nach Brand ersetzt durch einen Neubau an anderer Stelle (eröffnet 1877)