WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Großherzogliches Opernhaus
Kategorie: Theater
Ort: Darmstadt
- im 17. Jahrhundert Umbau des ehemaligen Reithauses in ein Theater
- nochmaliger Umbau in ein Opernhaus unter Louis Renny le Rouge de la Fosse, Neueröffnung am 17. Februar 1711
- lange Jahre hindurch als Konzertsaal genutzt
- um den Jahreswechsel 1809/10 unter Direktor Krebs kurzzeitig im Wechsel mit dem Großherzoglichen Theater bespielt, danach Renovierung und Neuausstattung
- Wiedereröffnung am 26. Oktober 1810 (nun als alleinige Spielstätte des Hoftheaters)
- letzte Vorstellung am 17. Oktober 1819, dann geschlossen
- nach dem Brand des neuen Hoftheaters (Oktober 1871) als Interimstheater hergerichtet und ab 7. März 1872 bis Mai 1879 wieder bespielt, dann erneut geschlossen
- 1944 zerstört