WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Theater in der Josefstadt
Josephstädter Theater
Kategorie: Theater
Ort: Wien
- Vorstadttheater in der Josefstadt (heute 8. Wiener Gemeindebezirk), gegründet 1788, 1822 Neubau (Architekt: Joseph Kornhäusel), bis heute als Theater in Betrieb
- Direktoren u. a.: Karl Mayer (1788 bis 1812, 1821/22), Joseph Huber (1812 bis 1818), F. Rosenau (1819 bis 1821), K. F. Hensler (1822 bis 1825), Josefa Edle von Scheidlin (1825/26), Carl Carl (1827/28, 1830/31), M. Fischer (1828 bis 1830), J. A. Stöger (1832 bis 1834)
- 1924 gravierende Umbauten; Wiedereröffnung unter Max Reinhardt
identifier: 251387-0