WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Isartortheater; Königliches Hoftheater am Isartor
Kategorie: Theater
Ort: München
- 1811/12 unter dem Architekten Emanuel Herigoyen als zweites Hoftheater erbaut, in der Isarvorstadt westlich des Isartors gelegen; eröffnet am 10. Oktober 1812
- 1822 bis 1825 unter Direktor Carl Carl beliebtes Unterhaltungstheater
- im August 1825 Ende des Spielbetriebs
- 1844 bis 1931 städtisches Leihhaus, danach als Kino genutzt, 1944 infolge der Luftangriffe auf München ausgebrannt, Ruine 1953 abgerissen
identifier: Q1468168