WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Ledererhof Nr. 337
Kategorie: Wohnhaus
Ort: Wien
- Teil des historischen Ledererhofs oberhalb des Platzes Am Hof
- Haus Nr. 337 (heute: Ledererhof Nr. 9) ist das einzige Gebäude der ursprünglichen Bebauung, das 1883 nicht abgerissen wurde, um dem neuen Ledererhof zu weichen
- seit März 1817 im Besitz von J. C. Rosenbaum und dessen Stadtwohnung, wo Weber 1823 mehrfach zu Besuch weilte; nach dem Tod der Ehefrau vererbt an die gemeinsamen 5 Kinder