WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Dreikönigskirche
Neustädter Kirche
Kategorie: protestantische Kirche
Ort: Dresden
- Pfarrkirche der Dresdner Neustadt
- barocker Neubau von 1732 bis 1739 unter den Architekten Matthäus Daniel Pöppelmann bzw. ab 1734 George Bähr errichtet, Weihe 1739; Turm von 1854 bis 1857 hinzugefügt; im Februar 1945 ausgebrannt, Wiederaufbau 1984 bis 1990
- besaß eine Orgel von Zacharias und Johann Gottfried Hildebrandt (1754 bis 1757 erbaut), 1945 verbrannt
- zeitgenössische Beschreibung u. a. im Neuen Gemählde von Dresden (1817, S. 66f.)
identifier: 4503390-0