WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Hofoper
Kategorie: Opernhaus
Ort: Berlin
location: 52.5171 13.3947
- 1741 bis 1743 nach Plänen von Georg Wenzeslaus von Knobeldorff an der Straße Unter den Linden in der Friedrichstadt gebaut, eröffnet bereits am 7. Dezember 1742 (vor der endgültigen Fertigstellung)
- 1788 Umbau durch Carl Gotthard Langhans
- ab 1811 gemeinsam mit dem Berliner Nationaltheater im Verbund der Königlichen Schauspiele (aufgelöst 1918)
- Aufführungsort vorrangig für Musiktheaterproduktionen, nach dem Brand des alten Schauspielhauses zwischen 1817 und Juni 1821 sowohl für Musiktheater als auch für Schauspiele (daher dort Uraufführung der Preciosa)
- ab 1919 Preußische Staatsoper, ab 1955 Deutsche Staatsoper, heute Staatsoper Unter den Linden
- nach Zerstörungen (Brand 18./19. August 1843, Kriegzerstörungen 9./10. April 1941 und 3. Februar 1945) mehrfach (in etwas veränderter Form) wiedererrichtet: u. a. 1843/44 von C. F. Langhans, 1951 bis 1955 von Richard Paulick, außerdem weitere grundlegende Umbauten (1910 neuer Bühnenturm, 1926 bis 1928 neue technische Ausstattung des Bühnenhauses, 2010 bis 2017 Sanierung, technische Modernisierung und akustische Optimierung durch Erhöhung der Decke im Zuschauerraum)
identifier: 5053416-6
identifier: 6944100