WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Sanssouci
Kategorie: Schlossanlage
Ort: Potsdam
- Sommerschloss der preußischen Könige auf dem zum terrassenförmigen Weinberg gestalteten Wüsten Berg bei Potsdam, Gestaltung der Parkanlagen ab 1744, Bau des Schlosses unter Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff von 1745 bis 1748
- Einweihung bereits im Mai 1747 (vor der endgültigen Fertigstellung); genutzt vor allem von Friedrich II. und Friedrich Wilhelm IV.
- 1841/42 Neubau der Seitenflügel (Damenflügel und Schlossküche)
- seit 1873 Schlossmuseum
identifier: 4132604-0