WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Börse
Kategorie: Börse
Kategorie: Gasthof
Ort: Berlin
- an der nordöstlichen Ecke des Lustgartens an der Spree gelegen, Nachfolgebau des Neuen Lusthauses, in dem die Börse seit 1739 ihren Sitz hatte (1798 abgerissen)
- Entwurf: Christian Friedrich Becherer, Bauleitung: Paul Ludwig Simon, Gebäude 1802 vollendet, erst am 7. August 1805 eingeweiht, Sitz der Börse bis 1863 (danach als Bergakademie, dann als Orientalisches Seminar der Universität genutzt)
- umfasste neben dem Börsensaal und der Börsenhalle auch die Klubräume der Börsianer, eine Restauration und einen Leseraum mit Zeitungen
- 1893 Abriss