WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Rheinfall
Kategorie: Wasserfall
Ort: Neuhausen am Rheinfall
Ort: Laufen-Uhwiesen
Wasserfall des Rheins (zwischen Bodensee und Oberrhein), gelegen zwischen den Orten Neuhausen am Rheinfall (rechtes Ufer) und Laufen-Uhwiesen (linkes Ufer), Breite: 150 m, Höhe: 23 m
identifier: 4076698-6