WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schloss Wolfsberg
Kategorie: Schlossanlage
Kategorie: Freisitz
Ort: Ermatingen
47.65853 9.07867
- Schlossanlage auf dem Höhenzug am Südufer des Bodensees bei Ermatingen mit Blick auf die Insel Reichenau
- erbaut um 1576 unter Wolf Walter von Gryffenberg
- ab 1595 im Besitz von Friedrich Gelderich von Sigmarshofen, Erhebung zum Freisitz mit niederer Gerichtsbarkeit (bis 1798)
- unter Johannes Zollikofer (Besitzer 1731 bis 1759) Umgestaltung der Anlage, Errichtung des Alten Schlosses in der heutigen Form
- 5. August 1795 Kauf durch J. J. d'Hogguer (Besitzer bis 1812), unter ihm 1797 Bau des Neuen Schlosses (auch Parquinhaus) als Gästeunterkunft mit Reithalle
- unter Charles Parquin (Besitzer 1824 bis 1839) Einrichtung des Neuen Schlosses als Fremdenpension, außerdem Bau der Remise und der freistehenden Kapelle
- ab 1851 Altes und Neues Schloss in getrenntem Besitz, erst 1889 unter Karl Bürgi wieder vereinigt; unter Bürgi ab 1865 Umgestaltung des Neuen Schlosses zum Kurhotel (bis 1917; Altes Schloss nach 1889 als Dependance)
- 1970 Kauf durch das Bankhaus UBS, Renovierungsarbeiten bis 1975 und Erweiterung durch diverse Neubauten (1972–1975 und 2005–2008), seitdem als Ausbildungszentrum genutzt
identifier: 2657958