WeGA, Kurzbeschreibungen von Körperschaften, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Cäcilien-Verein; Cäcilienverein
Ort: Frankfurt/Main
Art der Institution: Verein
Beginn der Tätigkeit: 1818
- 1818 von Johann Nepomuk Schelble gegründet
- seit 1821 als Cäcilienverein, heute Cäcilien-Chor genannt
- Aufführungen großer und bedeutender Oratorienwerke (1829 Matthäus-Passion, 1833 h-Moll Messe und 1858 Weihnachtsoratorium; 1937 szenische Uraufführung von Orffs Carmina Burana