WeGA, Kurzbeschreibungen von Körperschaften, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Intendanz Kopenhagen
Ort: Kopenhagen
Art der Institution: Intendanz
- Det Kongelige Teater (dt. Königlich Dänisches Theater); seit 1748 liegt es am Platz Kongens Nytorv
- Vorgängerbauten an dieser Stelle; heutiges Gebäude nach den Plänen des dänischen Architekten Vilhelm Dahlerup; Grundsteinlegung am Kongens Nytorv am 18. Oktober 1872, Einweihung am 15. Oktober 1874