WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

129587087 Hom, Georg Albert[^1]
[^1: - verheiratet mit der Sängerin Regina, geb. Schlink
- ab 1795 bis zu seinem Tod Chordirektor der Stiftskirche
- August 1804 mit seiner Frau als Hofmusiker angestellt
- 1811 Ernennung zum Großherzoglich Frankfurtischen Vicekonzertmeister in der Hofmusik und der Oper
- 1814 Chordirektor am Kollegiatstift St. Peter und Alexander]