WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Reinhard, Christian; Reinhardt, Johann Christian Simeon
birth: 1786-09-08, 1782, Berlin
death: 1828-02-19, Stuttgart
sex: m
occupation: Klarinettist
residence: Berlin
residence: Stuttgart
- Schüler von Tausch an dem 1805 eingerichteten Conservatorium der Blaseinstrumente in Berlin; vgl. Reichardts Berlinische Musikalische Zeitung, 1805, Nr. 101 und 102
- Konzertauftritte in Berlin zwischen 1804 und 1807 dokumentiert (vgl. AmZ)
- Oktober 1809 bis zum Tod Klarinettist der Stuttgarter Hofkapelle, ab 1818 Kammermusikus
- Vater der Schauspielerin Rosalie Reinhard(t) (geb. 1807 in Berlin), die 1822 in Stuttgart debütierte, 1826 von dort ans Theater Braunschweig wechselte und 1828/29 sowie ab 1834 am Mannheimer Theater engagiert war