WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116471751 Enckhausen, Heinrich Enckhausen, Heinrich Friedrich[^1]
[^1: - Sohn des letzten Celler Ratsmusikus Heinrich Friedrich Enckhausen
- musikalische Ausbildung durch den Vater (Violine, Flöte, Klarinette, Violoncello u. a.), Teilnahme an Musikaufführungen in Celle
- 1816 bis 1826 im Musik-Corps der Garde-Kürassiere in Celle tätig
- ab 1826 musikalische Ausbildung (Kompositions- und Generalbass-Unterricht) bei Aloys Schmitt in Berlin, folgte seinem Lehrer wieder nach Hannover
- in Hannover Orchestermusiker (Hornist) vom 25. Februar 1827 bis ca. 1832
- widmete Weber sein Grosses Rondo für Klavier zu vier Händen op. 10, Hannover: Bachmann (VN: 237), 1826
- Musikdirektor der Hannoveraner Singakademie, ab 1833 Gesangslehrer am Lehrerseminar (ab 1845 am Lyzeum), ab 1839 Organist an der Schlosskirche]