WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

124332498 Heinrich von Preußen Friedrich Heinrich Karl, Prinz von Preußen[^1]
[^1: - Sohn des Königs Friedrich Wilhelm II. aus seiner zweiten Ehe mit Friederike, geb. von Hessen-Darmstadt (1751–1805); jüngerer Bruder von König Friedrich Wilhelm III.
- seit 1813 Großmeister des Johanniterordens
- lebte seit 1819 ständig in Rom]