WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

135744806 Demmer, Caroline Krüger, Karoline Friederike Wilhelmine[^1]
[^1: - Schwester von Carl Friedrich Krüger
- Bühnendebüt 1779 in Berlin
- Oktober 1786 bis Ostern 1787 in Weimar; anschließend Heirat mit dem Schauspieler und Sänger (Tenor) Carl Demmer
- ab September 1788 bei Großmann in Hannover
- ab Herbst 1789 bei Dietrichs in Amsterdam
- Winter 1790/91 mit Ehemann in Düsseldorf (von dort am 16. November 1790 und 15. Februar 1791 Engagementsbriefe nach Weimar)
- Mai 1791 bis Ostern 1794 mit Ehemann in Weimar
- ab April 1794 mit Ehemann am Theater Frankfurt/Main
- ab 1804 in Wien (Theater an der Wien, Kärntnertortheater)]