WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Demmer, Caroline; Krüger, Karoline Friederike Wilhelmine
identifier: 135744806
birth: 1764-02-12, Berlin
death: 1813-04-14, Wien
sex: f
occupation: Schauspielerin
occupation: Sängerin
residence: Berlin
residence: Weimar
residence: Hannover
residence: Amsterdam
residence: Düsseldorf
residence: Frankfurt am Main
residence: Wien
- Schwester von Carl Friedrich Krüger
- Bühnendebüt 1779 in Berlin
- Oktober 1786 bis Ostern 1787 in Weimar; anschließend Heirat mit dem Schauspieler und Sänger (Tenor) Carl Demmer
- ab September 1788 bei Großmann in Hannover
- ab Herbst 1789 bei Dietrichs in Amsterdam
- Winter 1790/91 mit Ehemann in Düsseldorf (von dort am 16. November 1790 und 15. Februar 1791 Engagementsbriefe nach Weimar)
- Mai 1791 bis Ostern 1794 mit Ehemann in Weimar
- ab April 1794 mit Ehemann am Theater Frankfurt/Main
- ab 1804 in Wien (Theater an der Wien, Kärntnertortheater)