WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116300922 Körte, Wilhelmine Wolf, Friederike Wilhelmine[^1]
[^1: - mittlere Tochter von Friedrich August Wolf (1759–1824) und dessen Frau Sophie, geb. Hüpeden (gest. 1813)
- seit 17. Juli 1809 verheiratet mit Wilhelm Körte
- Tochter: Marie (1815–1884, verh. mit Carl Hermann Schede)]