WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Mackintosh, John
birth: 1767-02-06, London
death: 1844-03-23, London
sex: m
occupation: Fagottist
occupation: Violinist
residence: London
- Sohn von Angus und Margaret Mackintosh
- ab 1794 Mitglied der Royal Society of Musicians, erster Fagottist