WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Willman, Thomas Lindsay
birth: 1784-01-01, London
death: 1840-11-28, London
sex: m
occupation: Klarinettist
occupation: Bassethornist
residence: Dublin
residence: London
- Sohn des Militärmusikers John Willman
- ab 1805 Orchestermusiker in Dublin
- ab 1816 in England tätig
- ab 1817 erster Klarinettist der Philharmonischen Gesellschaft in London (aktiv bis 1839)
- Autor einer Klarinettenschule
- lt. Harmonicon, Nr. 32 vom August 1825 (Advertisements) als Orchestermusiker am Second Yorkshire Musical Festival (13. September 1825) beteiligt
- als Orchestermusiker an Webers Konzert am 26. Mai 1826 in London beteiligt
- im Juni 1826 Orchestermusiker bei Webers Funeral in Moorfields Chapel; vgl. The Quarterly Musical Magazine and Review, vol. 8, Nr. 29, S. 127
- lt. Harmonicon, Nr. 47 vom November 1826, S. 217 als Orchestermusiker am Birmingham Musical Festival (3.–6. Oktober 1826) beteiligt